.REFDES

.TYPE

.REFDES

.REFDES

.TYPE

GND

+

4.7K

4.7K 4.7K 4.7K

4.7K 4.7K 4.7K 4.7K

C

P0 C0

C2 C1 F3 P1

VCC GND

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

C1

R1

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

F0 F1 F2

10K 10K 10K

10K 10K

10K 10K

10K

10K

C3

C

4.7K 4.7K 4.7K

STROBE INIT SLCTIN AUTOFD

U2

U3

C

C

U4

U6

U7

U5

U1

C

C

Visto desde componentes.

220 V

C7 C8 Y1

X1 X2

22O/12 V

D1 C2 + C3

LM7805

Q1 B E R2

LM317 R3

C5 +

+

-

R5

R4

C4 +

C6 + Q2 E B C

R7 R8

R6

P1 P0 P3 P2

GND Vcc

40-pin 20-pin

C

C

C